Copyright: Copyright © 1994-1999 Symantec Corp.
Citation: Copyright © 1994-1999 Symantec Corp.


Conceptos básicos: Norton Disk Doctor

  Demo (aprox. 2:50)

Norton Disk Doctor diagnostica y repara toda una serie de problemas de los discos. Realiza varias pruebas, comprobando todos los elementos, desde la tabla de partición del disco hasta la superficie física. Si Norton Disk Doctor encuentra algún problema, le informa antes de hacer ninguna reparación. Si selecciona Corregir errores automáticamente, Norton Disk Doctor efectúa las reparaciones necesarias de forma automática.

Después de diagnosticar y reparar un disco, Norton Disk Doctor muestra un informe de fácil lectura que le muestra los problemas encontrados, los solucionados y las áreas del disco que no presentaban ningún problema.

Norton Disk Doctor le permite adaptar el proceso de análisis a sus propias necesidades. Haga clic en Opciones para especificar los análisis que se realizan, cómo se realizan algunos de ellos y qué problemas debería reparar Norton Disk Doctor automáticamente. También puede configurar Norton Disk Doctor para:

 Hacer un diagnóstico de los discos automáticamente al iniciar Windows

 Mostrar un mensaje personalizado cuando se encuentren errores

 Reproducir un archivo de sonido (con formato WAV o MID) durante el diagnóstico del disco

Norton System Doctor incluye sensores Disk Doctor y Análisis de superficie que pueden notificarle tan pronto como se detecten posibles problemas en los discos y ejecutar Norton Disk Doctor automáticamente para efectuar reparaciones de inmediato.

Para hacer un diagnóstico de los discos ahora, haga clic aquí [image] para iniciar Norton Disk Doctor.

 Temas relacionados


Acerca de ejecutar Norton Disk Doctor minimizado

Puede ejecutar Norton Disk Doctor en segundo plano, mientras trabaja minimizando el programa después de presionar Diagnosticar. Cuando Norton Disk Doctor detecta una pausa en la actividad del disco, empieza a diagnosticarlo. (Una de las opciones avanzadas de Norton Disk Doctor le permite especificar el tiempo de duración de la pausa.)

Norton Disk Doctor hace un diagnóstico del disco cada vez que se ejecuta minimizado. Para analizar de forma continuada la integridad del disco, utilice Norton System Doctor. Los sensores Disk Doctor y Análisis de superficie pueden monitorizar el disco mientras se trabaja. Cuando se detecta un problema, Norton System Doctor puede ejecutar Norton Disk Doctor inmediatamente.

 Temas relacionados


Acerca de deshacer reparaciones realizadas por Norton Disk Doctor

Norton Disk Doctor le ofrece la posibilidad de crear un archivo de anulación antes de hacer cualquier reparación en el disco. En el caso poco probable de que necesite deshacer los cambios hechos por Norton Disk Doctor, puede utilizar el archivo de anulación para devolver el disco a su estado original.

Por defecto, Norton Disk Doctor le indica que ha de crear un archivo de anulación antes de realizar ninguna reparación. Si no quiere que Norton Disk Doctor cree un archivo de anulación, deje sin marcar la opción Archivo de anulación, que hay en la ventana Opciones personalizadas de reparación. Deje sin marcar la casilla Preguntar por archivo de anulación al reparar sólo si sabe con certeza que no necesitará deshacer las reparaciones.

Advertencia: Debería revisar todos los archivos de datos afectados por las reparaciones (siguiendo el informe de Norton Disk Doctor). Si no le satisfacen los resultados de las reparaciones, presione el botón Deshacer inmediatamente. No debería intentar deshacer los cambios si ya ha guardado, borrado o copiado archivos después de las reparaciones; si lo intenta el resultado podría ser la pérdida de datos.

 Temas relacionados


Acerca del informe de Norton Disk Doctor

Cuando Norton Disk Doctor finaliza el análisis de errores en el disco, le muestra un informe que contiene un resumen general del análisis, los problemas que ha detectado y las reparaciones que ha realizado.

También puede ver un informe más detallado, con detalles del disco y las reparaciones que se han realizado. El informe detallado puede ayudarle a la hora de solucionar los problemas cuando estos se presenten de nuevo. Opcionalmente, puede:

Imprimir el informe

Guardar el informe en un archivo

Enviar el informe por correo electrónico a una persona en concreto, como el administrador de red

 Temas relacionados


Acerca de personalizar Norton Disk Doctor

Puede personalizar el proceso de análisis de Norton Disk Doctor adaptándolo a sus propias necesidades y preferencias. Es posible especificar:

 Opciones generales de reparación de discos

 Opciones personalizadas de reparación de discos

 Análisis que se omiten

 Cómo gestiona Norton Disk Doctor los clústers perdidos

 Mensaje que se muestra después del análisis de los discos

 Archivo de sonido que se reproduce durante el análisis

 Ejecución de Norton Disk Doctor minimizado en segundo plano

 Ejecución automática de Norton Disk Doctor al iniciar Windows

 Temas relacionados


Ejecución de Norton Disk Doctor al iniciar Windows

Puede hacer que Norton Disk Doctor haga un diagnóstico de uno o más discos automáticamente cada vez que arranque Windows.

Norton Disk Doctor comprueba los discos especificados una sola vez, al iniciar Windows. Norton System Doctor puede monitorizar la integridad de un disco continuamente mientras trabaja y ejecutar Norton Disk Doctor cuando detecte algún problema.

 Temas relacionados


Acerca de las opciones de reparación

Por defecto, Norton Disk Doctor hace un diagnóstico de los discos especificados, le avisa en el caso de encontrar algún problema y le pide permiso para realizar las reparaciones. También le indica que ha de crear un archivo de anulación, para poder anular reparaciones.

Al utilizar las opciones de reparación, también puede hacer que Norton Disk Doctor:

Repare todos los problemas automáticamente sin necesidad de preguntarle primero

Omita todas las reparaciones, si tan sólo quiere diagnosticar los problemas del disco sin repararlos

Las opciones de reparación personalizada le permiten especificar:

Los problemas que Norton Disk Doctor debería solucionar automáticamente

Si Norton Disk Doctor debería indicarle que ha de crear un archivo de anulación antes de hacer las reparaciones (si desmarca esta opción, después no podrá deshacer las reparaciones)

Qué hacer con los clústers perdidos

Las opciones avanzadas le permiten seleccionar análisis específicos a omitir, si es que el PC no es totalmente compatible con el conjunto de análisis por defecto.

 Temas relacionados


Acerca de los clústers perdidos

Los clústers perdidos son unidades de espacio del disco que, aunque la tabla de asignación de archivos (FAT) indica que están utilizados, no se han asignado a ninguna entrada de directorio en el disco. Generalmente estos clústers no contienen información relevante, originándose cuando un programa deja de funcionar de repente. En raras ocasiones, no obstante, los clústers perdidos pueden contener datos importantes.

Las Opciones de reparación personalizada de Norton Disk Doctor le permiten determinar el destino de los clústers perdidos:

Especifique un número de cadenas de clústers perdidos por debajo del cual Norton Disk Doctor reparará el problema automáticamente. Una cadena de clústers generalmente representa los datos de un solo archivo. Si Norton Disk Doctor encuentra más cadenas de las especificadas, le avisará antes de reparar el problema.

Especifique si los clústers perdidos se han de borrar o guardar como archivos. Los archivos se guardan en la raíz del disco y tienen nombres parecidos a FILE0000._DD. Debería revisar estos archivos para asegurarse de que no contienen datos importantes y luego borrarlos para dejar espacio libre en el disco.

 Temas relacionados


Acerca de animación y sonido

Norton Disk Doctor le permite determinar algunas preferencias de animación y música. Puede seleccionar ver imágenes animadas y/o reproducir su archivo de sonido (con formato WAV, MID o RMI) preferido mientras Norton Disk Doctor realiza el diagnóstico del disco.

Ha de tener instalada una tarjeta de sonido para poder reproducir los archivos WAVE y MIDI.

 Temas relacionados


Acerca de opciones avanzadas

Algunos sistemas no tienen una configuración normal o estándar. En ocasiones, esta configuración interfiere con algunos de los análisis que realiza Norton Disk Doctor. Puede que informe de falsos errores o que algunas unidades no se analicen con exactitud. Si esto sucede, es posible que no desee realizar ciertos análisis durante el diagnóstico de los discos.

Norton Disk Doctor le permite omitir los siguientes análisis:

Análisis de la tabla de partición

Análisis del CMOS

Análisis de compresión

Análisis de la unidad host

También puede configurar las siguientes opciones avanzadas:

Si Norton Disk Doctor le informa equivocadamente de que tiene más de un disco, puede especificarle que sólo tiene una unidad de disco duro.

Si inserta un disco comprimido en la unidad de disquete después de haber analizado un disco no comprimido, puede dar lugar a que Norton Disk Doctor realice un diagnóstico erróneo. Es posible controlar la frecuencia con que Norton Disk Doctor analiza la unidad de disquete para determinar el tipo de disco insertado. Esta función es útil, por ejemplo, si está analizando un gran número de disquetes, algunos de los cuales están comprimidos. Cuando selecciona la opción Buscar discos automontables, conseguirá que Norton Disk Doctor examine la unidad de disquete más a menudo, especificando si ha cambiado el formato del disquete.

 Temas relacionados


Acerca de las opciones de funcionamiento en segundo plano

Puede hacer un diagnóstico de un disco duro incluso mientras Norton Disk Doctor está minimizado.

Norton Disk Doctor no puede diagnosticar los problemas de un disquete mientras está minimizado.

Cuando está minimizado, Norton Disk Doctor se ejecuta en segundo plano, esperando a que haya un periodo de inactividad en el disco antes de empezar a analizar la unidad. Puede especificar el tiempo de inactividad que debería pasar antes de que Norton Disk Doctor empiece el análisis del disco.

También puede seleccionar cómo quiere que Norton Disk Doctor le avise si encuentra un problema en el disco mientras está minimizado. Norton Disk Doctor le puede avisar:

Mostrando una ventana de informe

Haciendo sonar un breve pitido

Haciendo parpadear la zona de la barra de tareas

Haciendo sonar un breve pitido y haciendo parpadear la barra de tareas

Utilice las opciones de Segundo plano que hay en la ficha de opciones Avanzado para determinar el tiempo de inactividad y la forma de aviso.

Norton Disk Doctor sólo diagnostica el disco una vez cuando se ejecuta minimizado. Para tener una protección constante, utilice Norton System Doctor.

 Temas relacionados


Cómo mostrar un mensaje personalizado

Cuando Norton Disk Doctor ha terminado de diagnosticar un disco muestra un informe con los problemas que haya encontrado y las reparaciones que haya hecho. Puede crear un mensaje personalizado que aparecerá inmediatamente antes del informe normal de Norton Disk Doctor en el caso de que se detecten problemas.

Esta función puede resultar especialmente útil para los administradores de la red. Por ejemplo, podría utilizar un mensaje personalizado conjuntamente con la opción Omitir reparaciones, para evitar que los usuarios las realicen ellos mismos, e indicarles que llamen al administrador de la red o al Departamento de Informática cuando se encuentren con algún problema.


Conceptos generales sobre los análisis de Norton Disk Doctor

Norton Disk Doctor comprueba todas las áreas del disco y busca aquellos problemas que necesiten atención inmediata o errores que puedan darle problemas en el futuro si se dejan sin corregir. Norton Disk Doctor realiza los siguientes análisis:

 Análisis del registro de arranque

 Análisis del disco comprimido

 Análisis de la superficie del disco

 Análisis del sistema de archivos

 Análisis de la estructura de carpetas

 Análisis de la unidad host

 Análisis de la tabla de partición

 Temas relacionados


Acerca del análisis de la tabla de partición

Norton Disk Doctor comprueba los daños que se hayan ocasionado en la tabla de partición del disco duro. Si la tabla de partición queda dañada por cualquier razón, el sistema operativo no podrá acceder al disco duro.

 Temas relacionados


Acerca del análisis del registro de arranque

Norton Disk Doctor comprueba la información del registro de arranque para asegurarse de que es correcta. Si el sector de arranque queda dañado, el sistema operativo no podrá acceder al disco duro.

 Temas relacionados


Acerca del análisis del CMOS

El CMOS almacena las características del disco duro, permitiendo al PC acceder a los discos correctamente. Norton Disk Doctor compara las características del disco que encuentra al analizar el disco duro con la información almacenada en el CMOS. Si la información no concuerda, ello puede indicar que la información de la CMOS no es correcta o que la configuración de su sistema es incompatible con Norton Disk Doctor. Si no tiene problemas para acceder al disco duro, la información del CMOS es probablemente correcta y debería considerar el configurar Norton Disk Doctor para que omita el análisis del CMOS si Norton Disk Doctor le avisa de una discrepancia.

 Temas relacionados


Acerca del análisis del sistema de archivos

Norton Disk Doctor comprueba que las dos copias de la tabla de asignación de archivos (FAT) sean iguales. Si tiene problemas para poder acceder a determinados archivos en el disco, puede que la tabla de asignación de archivos esté dañada. Norton Disk Doctor puede utilizar la información de la copia correcta de la FAT para reparar la copia dañada.

 Temas relacionados


Acerca del análisis de la estructura de carpetas

Norton Disk Doctor comprueba la estructura de las carpetas en busca de archivos con enlaces cruzados, errores de asignación de archivos y clústers perdidos, que pueden dar lugar a una pérdida de datos.

 Temas relacionados


Acerca del análisis de discos comprimidos

Norton Disk Doctor puede diagnosticar problemas en discos que han sido comprimidos utilizando DriveSpace. Comprueba la tabla de asignación de archivos (FAT) comprimida para asegurarse de que se puede acceder a todos los archivos que están en el volumen comprimido.

Antes de analizar el volumen comprimido, Norton Disk Doctor analiza la unidad host no comprimida. Puede hacer que Norton Disk Doctor omita el análisis de la unidad host si tiene la certeza absoluta de que no hay ningún problema en ella, pero normalmente es recomendable dejar que Norton Disk Doctor realice este análisis.

 Temas relacionados


Acerca del análisis de la superficie del disco

Norton Disk Doctor comprueba la superficie del disco físico por si hubiera alguna anomalía que afectara al almacenamiento de datos en el disco. Norton Disk Doctor mueve los datos que puede de las áreas dañadas del disco hacia áreas no dañadas. Además, marca las áreas dañadas para que en el futuro el sistema no intente almacenar datos allí.

 Temas relacionados


Para diagnosticar uno o más discos

1	Haga clic aquí [image] para abrir Norton Disk Doctor.

2	Seleccione el disco o discos que quiere diagnosticar en la lista de unidades.

3	Haga clic en Diagnosticar.

  Temas relacionados


Para ejecutar Norton Disk Doctor minimizado

1	Haga clic aquí [image] para abrir Norton Disk Doctor.

2	Seleccione el disco que quiere diagnosticar en la lista de unidades.

3	Haga clic en Diagnosticar.

4	Haga clic en el botón para minimizar situado en la esquina superior derecha de la ventana principal.

5	Norton Disk Doctor empieza el análisis minimizado después que el ordenador haya permanecido inactivo durante los minutos y segundos especificados en la opción Segundo plano que se encuentra en la ficha Avanzada.

 Temas relacionados


Para especificar opciones de ejecución en segundo plano

1	Haga clic aquí [image] para abrir Norton Disk Doctor.

2	Haga clic en Opciones en la ventana principal.

3	Seleccione la ficha Avanzada.

4	Seleccione las opciones de ejecución en segundo plano que desee en el recuadro Segundo plano.

 Temas relacionados


Para deshacer las reparaciones de Norton Disk Doctor

Advertencia: Si ha copiado, guardado o borrado archivos en el disco después de haber hecho reparaciones con Norton Disk Doctor, no intente deshacer las reparaciones. Los cambios realizados en el sistema de archivos después de haber hecho reparaciones invalidan los datos del archivo de anulación. El intentar deshacer reparaciones después de haber cambiado los archivos en el disco puede dar lugar a una pérdida o alteración de datos. Además, no debería intentar deshacer los cambios si Norton Disk Doctor le informa de la existencia de errores en la superficie del disco.

1	Haga clic aquí [image] para abrir Norton Disk Doctor.

2	Haga clic en el botón Deshacer en la ventana principal.

3	Lea el mensaje de confirmación. Si todavía quiere intentar deshacer las reparaciones, haga clic en Continuar.

4	Seleccione la unidad que contiene el archivo de anulación y haga clic en Aceptar.

5	Verifique que la información de anulación que se ha encontrado se creó en fecha y hora correctas y haga clic en Sí.

 Temas relacionados


Para deshabilitar la creación del archivo de anulación

1	Haga clic aquí [image] para abrir Norton Disk Doctor.

2	Haga clic en Opciones en la ventana principal.

3	Escoja el botón Personalizada en el grupo Opciones de reparación.

4	Haga clic en Seleccionar en el grupo Opciones de reparación.

5	Desmarque Preguntar por archivo de anulación al reparar.

 Temas relacionados


Para omitir determinados análisis de Norton Disk Doctor

1	Haga clic aquí [image] para abrir Norton Disk Doctor.

2	Haga clic en Opciones en la ventana principal.

3	Seleccione la ficha Avanzada.

4	Seleccione los análisis que quiere omitir en el grupo Análisis a omitir.

 Temas relacionados


Para configurar opciones generales de reparación

1	Haga clic aquí [image] para abrir Norton Disk Doctor.

2	Haga clic en Opciones en la ventana principal.

3	Seleccione las opciones de reparación que desee en el grupo Opciones de reparación.

Las opciones de reparación afectan a Norton Disk Doctor tanto si se está ejecutando maximizado como minimizado.

 Temas relacionados


Para configurar opciones de reparación personalizada

1	Haga clic aquí [image] para abrir Norton Disk Doctor.

2	Haga clic en Opciones en la ventana principal.

3	Seleccione Personalizada en el grupo Opciones de reparación.

4	Haga clic en Seleccionar en el grupo Opciones de reparación.

5	Seleccione las opciones de reparación que desee en el cuadro de diálogo Opciones personalizadas de reparación.

Estas opciones de reparación afectan a Norton Disk Doctor tanto si se está ejecutando maximizado como minimizado.

 Temas relacionados


Para determinar el destino de los clústers perdidos

1	Haga clic aquí [image] para abrir Norton Disk Doctor.

2	Haga clic en Opciones en la ventana principal.

3	Seleccione Personalizada en el grupo Opciones de reparación.

4	Haga clic en Seleccionar en el grupo Opciones de reparación.

5	Seleccione cómo Norton Disk Doctor debería gestionar los clústers perdidos.

 Temas relacionados


Para ejecutar Norton Disk Doctor al iniciar Windows

1	Haga clic aquí [image] para abrir Norton Disk Doctor.

2	Haga clic en Opciones en la ventana principal.

3	Marque Inicio automático con Windows en el grupo Opciones de inicio de Norton Disk Doctor.

4	Seleccione los discos que quiere diagnosticar en la lista Unidades a diagnosticar.

 Temas relacionados


Para reproducir animación y sonido durante el análisis de discos

1	Haga clic aquí [image] para abrir Norton Disk Doctor.

2	Haga clic en Opciones en la ventana principal.

3	Seleccione la ficha Apariencia.

Para mostrar la animación de Norton Disk Doctor:

Marque la casilla Activar animación. Esta opción sólo está disponible con sistemas de visualización de color de alta densidad (16 bits o más).

Para reproducir música durante el análisis:

1	Marque la casilla Reproducir sonido. Esta opción sólo está disponible con sistemas de visualización de color de alta densidad (16 bits o más).

2	Escriba el nombre de un archivo de sonido (con formato WAV, MID o RMI) que desea reproducir, o bien haga clic en el botón de carpeta abierta [image] para buscar un archivo de sonido en su sistema.

Haga clic en el botón de reproducir [image] para comprobar el archivo de sonido.

 Temas relacionados


Para mostrar un mensaje personalizado después del análisis

1	Haga clic aquí [image] para abrir Norton Disk Doctor.

2	Haga clic en Opciones en la ventana principal.

3	Seleccione la ficha Apariencia.

4	Marque Mostrar mensaje personalizado en el grupo Mensaje personalizado.

5	Haga clic en Editar en el grupo Mensaje personalizado.

6	Escriba el texto que desea que aparezca antes del informe del análisis.

 Temas relacionados


Para especificar opciones del test de superficie

1	Haga clic aquí [image] para abrir Norton Disk Doctor.

2	Haga clic en Opciones en la ventana principal.

3	Seleccione la ficha Test de superficie.

4	Seleccione las opciones que desee para el análisis de superficie.

 Temas relacionados


Para ver, enviar por correo, imprimir o guardar los resultados del análisis de Norton Disk Doctor

Norton Disk Doctor debe analizar el disco antes de que usted pueda imprimir el informe.

1	Haga clic en Detalles en el cuadro de diálogo Resultados del análisis de la unidad.

2	Haga clic en Imprimir en el cuadro de diálogo que contiene los resultados detallados.

Para imprimir el informe:

Haga clic en Enviar a la impresora. Para especificar opciones de la impresora, haga clic en el icono de carpeta abierta [image].

Para guardar el informe del análisis en un archivo:

1	Haga clic en Enviar a un archivo.

2	Escribe un nombre para el archivo en el recuadro. Para buscar en el disco un archivo en que Norton Disk Doctor guarde el informe, haga clic en el icono de carpeta abierta [image].

Para enviar el informe por correo:

Haga clic en Enviar correo al usuario. La función de correo sólo está disponible si dispone de un sistema compatible de correo electrónico.

 Temas relacionados


Para abrir Norton Disk Doctor

Cualquiera de los programas de Norton Utilities puede abrirse desde el Integrador de Norton Utilities. Para abrir Norton Disk Doctor:

1	Haga clic en el Integrador de Norton Utilities en el escritorio de Windows.

2	Haga clic en Buscar y corregir problemas el panel izquierdo del Integrador.

3	Haga clic en Norton Disk Doctor en el panel derecho.

O bien, haga clic aquí [image] para abrir Norton Disk Doctor inmediatamente.

 Temas relacionados


Muestra las unidades disponibles para diagnosticar.

Puede seleccionar más de una unidad a diagnosticar.


Utiliza el disco de anulación creado durante la última sesión de Norton Disk Doctor para deshacer los cambios que se hicieron durante esa sesión.

Advertencia: No deshaga ninguna de las reparaciones si posteriormente ha guardado, borrado o copiado archivos.


Configura Norton Disk Doctor para que repare automáticamente los errores que encuentre, sin preguntar.

Cuando esta opción está marcada, el programa no tiene en cuenta las opciones de reparación definidas en la ficha General del cuadro de diálogo Opciones de Norton Disk Doctor.


Permite seleccionar las opciones de Norton Disk Doctor.


Empieza diagnosticando el disco o discos actualmente seleccionados.


Configura Norton Disk Doctor para que le pregunte antes de hacer ninguna reparación.


Configura Norton Disk Doctor para reparar automáticamente cualquier problema del disco que se haya encontrado durante el diagnóstico.


Configura Norton Disk Doctor para que sólo realice el análisis del disco.

Utilice esta opción para crear un informe de los problemas del disco sin hacer ningún cambio en el mismo.


Configura Norton Disk Doctor para utilizar las opciones personalizadas de reparación actualmente seleccionadas.

Haga clic en Seleccionar para determinar las opciones de reparación personalizadas.


Permite determinar las opciones personalizadas de reparación.


No está disponible porque la opción Personalizada no está actualmente seleccionada.


Configura Norton Disk Doctor para que le pregunte antes de hacer ninguna reparación durante el análisis.


Configura Norton Disk Doctor para reparar automáticamente cualquier problema del disco que se haya encontrado durante el análisis.


Configura Norton Disk Doctor para crear un informe de este análisis sin hacer ningún cambio en el disco.


Configura Norton Disk Doctor para reparar los clústers perdidos sólo si el clúster forma un número de cadenas inferior al número de cadenas especificadas. Si el número de cadenas de un clúster es superior, Norton Disk Doctor se lo indica antes de realizar cualquier reparación.

Una cadena es una secuencia de entradas en la tabla de asignación de archivos (FAT), que representa un solo archivo. Un archivo ha de estar representado por una cadena de la FAT cuando los datos del archivo están fragmentados (almacenados en clústers no contiguos del disco). En este caso, cada entrada de la FAT señala el siguiente clúster secuencial que contiene más datos del archivo.


Permite especificar el número de cadenas. Si un clúster forma un número de cadenas inferior al número de cadenas especificadas, Norton Disk Doctor lo repara automáticamente. Si el número de cadenas de un clúster es superior, Norton Disk Doctor se lo indica antes de realizar cualquier reparación.

Una cadena es una secuencia de entradas en la tabla de asignación de archivos (FAT), que representa un solo archivo. Un archivo ha de estar representado por una cadena de la FAT cuando los datos del archivo están fragmentados (almacenados en clústers no contiguos del disco). En este caso, cada entrada de la FAT señala el siguiente clúster secuencial que contiene más datos del archivo.


Configura Norton Disk Doctor para escribir los datos de los clústers perdidos en el disco al reparar estos últimos automáticamente. Los datos se guardan en archivos numerados secuencialmente, en el directorio raíz.


Configura Norton Disk Doctor para descartar los datos de los clústers perdidos durante la reparación automática de estos.


Configura Norton Disk Doctor para que le pregunte si quiere crear un archivo de anulación antes de llevar a cabo las reparaciones en el disco.

Crear un archivo de anulación le permite anular los cambios realizados en el disco.


Configura Norton Disk Doctor para realizar un análisis de superficie durante el diagnóstico del disco.


Configura Norton Disk Doctor para analizar la superficie del disco un número determinado de veces por sesión.


Permite especificar el número de veces por sesión que Norton Disk Doctor analiza la superficie del disco. Escriba un nuevo número o use las flechas para aumentar o reducir el número que aparece en el cuadro.


Configura Norton Disk Doctor para analizar la superficie del disco de forma repetida hasta que interrumpa el proceso.

Esta opción es especialmente útil cuando se trata de sesiones desatendidas.


Configura Norton Disk Doctor para realizar un análisis general de la superficie del disco en busca de posibles problemas.


Configura Norton Disk Doctor para realizar un análisis exhaustivo de la superficie del disco en busca de posibles problemas.


Configura Norton Disk Doctor para analizar toda la superficie del disco.


Configura Norton Disk Doctor para analizar sólo la parte del disco que actualmente contiene archivos.

Este proceso lleva menos tiempo pero, debido a que incluso el espacio sin utilizar del disco puede llegar a ser inestable, es conveniente comprobar todo el disco periódicamente por si hubiera algún problema.


Configura Norton Disk Doctor para mostrar un mapa del disco de la unidad durante el análisis de superficie del disco.


Permite especificar los minutos de inactividad del ratón y el teclado antes de que Norton Disk Doctor empiece a hacer un análisis en segundo plano del disco o discos seleccionados.


Permite especificar los segundos de inactividad del ratón y el teclado antes de que Norton Disk Doctor empiece a hacer un análisis en segundo plano del disco o discos seleccionados.


Configura Norton Disk Doctor para que se ejecute automáticamente siempre que se inicie Windows.


Elabora una lista de las unidades que se pueden diagnosticar automáticamente cuando se inicia Windows.

Puede seleccionar una o más unidades para diagnosticar automáticamente.


Configura Norton Disk Doctor para mostrar una representación animada de cada proceso que se realiza.


Configura Norton Disk Doctor para que reproduzca un archivo de sonido MIDI (MID o RMI) o WAVE (WAV) durante el diagnóstico.

Para poder usar esta función debe tener instalada una tarjeta de sonido.


Permite escribir la ruta de un archivo de sonido para que se escuche durante el diagnóstico. También puede presionar el botón [image] a la derecha del cuadro de texto para buscar el archivo de sonido.

Para escuchar archivos de sonido debe tener instalada una tarjeta de sonido.


Permite buscar y seleccionar un archivo de sonido para escucharlo durante el diagnóstico.

Para escuchar archivos de sonido debe tener instalada una tarjeta de sonido.


Reproduce el archivo de sonido seleccionado.

Para escuchar archivos de sonido debe tener instalada una tarjeta de sonido.


No es posible porque la casilla Reproducir sonido no está marcada.


Configura Norton Disk Doctor para mostrar un mensaje personalizado además de los mensajes de error estándar.

Haga clic en Editar para introducir un mensaje personalizado.


Muestra el cuadro de texto Mensaje personalizado.


No está disponible posible porque la casilla Mostrar mensaje personalizado no está marcada.


Permite especificar un mensaje personalizado que se muestra además de los mensajes de error estándar.


Cierra el cuadro de diálogo y guarda cualquier cambio que haya hecho.


Cierra este cuadro de diálogo sin guardar los cambios que haya hecho.


Pasa páginas del resultado del análisis.


Cierra este cuadro de diálogo sin generar un informe detallado de la sesión actual.


Genera un informe detallado de la sesión actual.


Permite imprimir un informe detallado de la sesión actual.


Acepta las opciones de impresión actualmente seleccionadas, imprime el informe detallado y cierra el cuadro de diálogo.


Cierra este cuadro de diálogo sin aceptar las opciones de impresión actualmente seleccionadas ni imprimir el informe detallado.


Configura Norton Disk Doctor para que omita el análisis de la tabla de partición.

La tabla de partición contiene los datos de las unidades de disco duro del PC.


Configura Norton Disk Doctor para omitir el análisis del CMOS.

El chip CMOS conserva los datos de configuración del sistema del PC.


Configura Norton Disk Doctor para que omita el análisis de las unidades host de los volúmenes de disco comprimidos.

La unidad host contiene los datos y las utilidades que crean y mantienen las unidades comprimidas.


Configura Norton Disk Doctor para omitir el análisis de compresión en los volúmenes de disco comprimidos.


Configura Norton Disk Doctor para que ignore las unidades de disco duro adicionales erróneamente detectadas.


Configura Norton Disk Doctor para que busque regularmente volúmenes de disco comprimidos al diagnosticar unidades de disquete.

Deje sin marcar esta opción para ahorrarse tiempo al diagnosticar disquetes que no contienen volúmenes de disco comprimidos.


Configura Norton Disk Doctor para que ignore la fecha y hora de los archivos.

Normalmente, Norton Disk Doctor le informa de los archivos con fecha y hora posterior a la actual. En la mayoría de casos, sin embargo, ello no causa problemas. Por ejemplo, puede que reciba archivos de otro usuario cuyo sistema está definido a una zona horaria diferente. Marque esta opción para que Norton Disk Doctor omita la verificación de la fecha y hora de los archivos.


Detiene el análisis de los discos actualmente seleccionados.


Detiene el análisis de la superficie del disco que se está realizando y continúa con el diagnóstico del disco.


No está disponible porque en este momento no se está realizando un análisis de la superficie del disco.


Detiene el diagnóstico del disco en curso y empieza a analizar la siguiente unidad seleccionada.


No está disponible porque no hay unidades adicionales seleccionadas para diagnosticar o porque no se está realizando el análisis de superficie.

Para detener el diagnóstico del disco en curso presione el botón Parar.


Muestra una lista de los análisis de disco.

El estado de cada análisis se indica gráficamente junto al nombre del análisis:

análisis en curso

análisis terminado

análisis omitido


Muestra el progreso del análisis del disco que se está llevando a cabo en estos momentos.


Permite seleccionar la ubicación del archivo de anulación en la lista de unidades disponibles.

Advertencia: No deshaga ninguna reparación si posteriormente ha guardado, borrado o copiado archivos.


Acepta la selección actual de unidad, cierra este cuadro de diálogo y empieza el proceso Deshacer.


Cierra este cuadro de diálogo sin aceptar la actual selección de unidad ni iniciar el proceso Deshacer.


Permite determinar una opción de reparación para este análisis.

Pregúnteme primero: Configura Norton Disk Doctor para que le consulte antes de hacer ninguna reparación.

Reparación automática: Configura Norton Disk Doctor para que repare automáticamente cualquier problema del disco que se encuentre durante el diagnóstico.

Omitir reparaciones: Configura Norton Disk Doctor para realizar el análisis del disco sin hacer ningún cambio en el disco.


Cierra este cuadro de diálogo y guarda cualquier cambio que haya hecho.


Cierra este cuadro de diálogo sin guardar ninguno de los cambios que haya hecho.


Permite especificar el tiempo de pausa necesario en la actividad en primer plano antes de que Norton Disk Doctor empiece a diagnosticar el disco en segundo plano. Escriba un nuevo número o cámbielo usando las flechas que aparecen en el cuadro.

Para que Norton Disk Doctor diagnostique el disco en segundo plano mientras el usuario continúa trabajando en otras cosas, haga clic en Diagnosticar en la ventana principal de Norton Disk Doctor y luego minimice Norton Disk Doctor.


Seleccione una opción para determinar cómo quiere que se le informe cuando se encuentre un error en el disco:

Mostrar ventana de informe: cuando encuentra un problema en el disco muestra un cuadro de diálogo.

Alarma sonora: cuando encuentra un problema en el disco emite un sonido de alerta.

Parpadeo de la barra de tareas: cuando encuentra un problema en el disco hace parpadear la barra de tareas.

Sonido y parpadeo: cuando encuentra un problema en el disco hace parpadear la barra de tareas y emite un sonido de alerta.


Configura Norton Disk Doctor para imprimir un informe detallado en la impresora por defecto. Haga clic en el botón [image] para determinar las opciones de la impresora o para seleccionar una impresora diferente.


Configura Norton Disk Doctor par imprimir un informe detallado en un archivo. Utilice el cuadro de texto para introducir un nombre de archivo. Haga clic en el botón [image] para guardar el archivo en otra carpeta o en otra unidad.


Permite enviar el informe a otro usuario por correo electrónico.


Permite determinar las opciones de la impresora o seleccionar una impresora distinta.


Permite seleccionar otra carpeta u otra unidad para guardar el archivo que contiene el informe detallado.


Repara los errores del disco indicado y continúa con el diagnóstico del disco.


Continúa el diagnóstico del disco sin reparar el error del disco indicado.


Detiene el diagnóstico del disco sin reparar los errores del disco indicado.


Cierra este cuadro de diálogo y continúa con el diagnóstico del disco.


Detiene el análisis del disco.


Cuadro de diálogo Norton Disk Doctor

Utilice este cuadro de diálogo principal para seleccionar las unidades que desea analizar, para especificar si desea que Norton Disk Doctor repare los errores automáticamente, para abrir el cuadro de diálogo Opciones y para iniciar el análisis.

El contenido de este cuadro de diálogo es el siguiente:

Corregir errores automáticamente
Marque esta opción para que Norton Disk Doctor repare automáticamente todos los errores que encuentre.

Unidad(es) a diagnosticar
Seleccione las unidades que desea que Norton Disk Doctor analice.

Diagnosticar
Haga clic aquí para comenzar el diagnóstico de los discos.

Opciones
Haga clic aquí para especificar las opciones de Norton Disk Doctor para corregir errores, omitir análisis, mostrar animación y música, gestionar los clústers perdidos, realizar el análisis de superficie, y mucho más.

Deshacer
Haga clic aquí para deshacer modificaciones anteriores realizadas por Norton Disk Doctor. Esta opción sólo funciona cuando Norton Disk Doctor ha creado un archivo de anulación con los cambios.

Cerrar
Haga clic aquí para cerrar Norton Disk Doctor.

 Temas relacionados


Opciones de Norton Disk Doctor: ficha General

Utilice la ficha General para especificar si desea que Norton Disk Doctor se inicie automáticamente con Windows y qué unidades desea que se analicen al iniciar. También puede especificar cómo desea que Norton Disk Doctor gestione los errores.

El contenido de esta ficha es el siguiente:

Inicio automático con Windows
Marque esta opción para que Norton Disk Doctor se ejecute automáticamente al iniciarse Windows.

Unidad(es) a diagnosticar
Seleccione las unidades que desea que Norton Disk Doctor analice al iniciarse con Windows.

Pregúnteme primero
Marque esta opción para que Norton Disk Doctor le pregunte cuando encuentre un problema.

Reparación automática
Marque esta opción para que Norton Disk Doctor realice automáticamente las reparaciones en los discos de forma automática si encuentra un problema.

Omitir reparaciones
Marque esta opción si desea que Norton Disk Doctor corrija los problemas que encuentre en los discos.

Personalizada
Marque esta opción para que Norton Disk Doctor use las opciones de reparación personalizada especificadas.

 Temas relacionados


Cuadro de diálogo Opciones de reparación personalizada

Utilice el cuadro de diálogo Opciones de reparación personalizada para especificar cómo debe responder Norton Disk Doctor a ciertos problemas, cómo gestiona los clústers perdidos y si le pregunta antes de crear un archivo de anulación.

Tablas de asignación de archivos
Elija Pregúnteme primero para que se le pregunte si desea corregir los errores de la FAT. Seleccione Reparación automática para que Norton Disk Doctor corrija automáticamente los problemas de la FAT. Escoja Omitir reparaciones si no desea que Norton Disk Doctor realice reparaciones cuando encuentre errores de la FAT.

Estructura de directorio
Elija Pregúnteme primero para que se le pregunte si desea corregir los errores de la estructura de directorio. Seleccione Reparación automática para que Norton Disk Doctor corrija automáticamente los problemas de la estructura de directorio. Escoja Omitir reparaciones si no desea que Norton Disk Doctor realice reparaciones cuando encuentre errores de la estructura de directorio.

Estructuras de compresión
Elija Pregúnteme primero para que se le pregunte si desea corregir los errores de la estructura de compresión. Seleccione Reparación automática para que Norton Disk Doctor corrija automáticamente los problemas de la estructura de compresión. Escoja Omitir reparaciones si no desea que Norton Disk Doctor realice reparaciones cuando encuentre errores de la estructura de compresión.

Errores de superficie
Elija Pregúnteme primero para que se le pregunte si desea corregir los errores de la superficie del disco. Seleccione Reparación automática para que Norton Disk Doctor corrija automáticamente los problemas de la superficie del disco. Escoja Omitir reparaciones si no desea que Norton Disk Doctor realice reparaciones cuando encuentre errores de la superficie del disco.

Tablas de partición
Elija Pregúnteme primero para que se le pregunte si desea corregir los errores de la tabla de partición. Seleccione Reparación automática para que Norton Disk Doctor corrija automáticamente los problemas de la tabla de partición. Escoja Omitir reparaciones si no desea que Norton Disk Doctor realice reparaciones cuando encuentre errores de la tabla de partición.

Sectores de arranque
Elija Pregúnteme primero para que se le pregunte si desea corregir los errores de los sectores de arranque. Seleccione Reparación automática para que Norton Disk Doctor corrija automáticamente los problemas de los sectores de arranque. Escoja Omitir reparaciones si no desea que Norton Disk Doctor realice reparaciones cuando encuentre errores de los sectores de arranque.

Reparar cl. perdidos si son menos de [número de] cadenas
Marque esta opción para que se corrijan automáticamente los clústers perdidos que tengan menos cadenas que el número especificado aquí.

Guardar clústers perdidos
Marque esta opción para que Norton Disk Doctor guarde los clústers perdidos como archivos.

Suprimir clústers perdidos
Marque esta opción para que Norton Disk Doctor borre los clústers perdidos.

Preguntar por archivo de anulación
Marque esta opción para que Norton Disk Doctor le pregunte antes de crear un archivo de anulación.

Para poder anular o deshacer cambios, es necesario crear un archivo de anulación.

 Temas relacionados


Opciones de Norton Disk Doctor: ficha Aspecto

Utilice la ficha Aspecto para especificar si desea que Norton Disk Doctor muestre una animación y reproduzca música durante el análisis. También puede especificar que aparezca un mensaje personalizado cuando termine el análisis y antes de que Norton Disk Doctor le muestre el informe de los resultados.

El contenido de esta ficha es el siguiente:

Activar animación
Marque esta opción para que la animación se muestre durante el análisis del disco.

Reproducir sonido
Marque esta opción para que se reproduzca un archivo WAV o MID durante el análisis.

Archivo MIDI o WAV a reproducir durante el diagnóstico
Introduzca el archivo de sonido (con formato WAV, MID o RMI) que desea reproducir. Para buscar un archivo en el sistema, haga clic en el botón de carpeta abierta [image]. Para escuchar el archivo seleccionado, haga clic en el botón de reproducción [image].

 Para poder reproducir archivos de sonido, es necesario disponer de una tarjeta de sonido en el sistema.

Mostrar mensaje personalizado
Marque esta opción para que se muestre un mensaje personalizado si se produce un error.

Editar
Haga clic aquí para introducir o modificar el mensaje personalizado que desea mostrar.

 Temas relacionados


Opciones de Norton Disk Doctor: ficha Test de superficie

Utilice la ficha Test de superficie para activar o desactivar el análisis de superficie y para especificar las opciones de dicho análisis, como número de pasadas, tipo de análisis, qué se analiza y si se muestra el mapa del disco durante el diagnóstico.

El contenido de esta ficha es el siguiente:

Activar test de superficie
Marque esta opción para que Norton Disk Doctor analice la superficie del disco.

Repeticiones
Marque esta opción para que Norton Disk Doctor diagnostique la superficie del disco el número especificado de veces. Escriba el número de repeticiones que prefiera.

Continuo
Marque esta opción para que Norton Disk Doctor analice la superficie del disco repetidamente hasta que lo interrumpa de forma manual. Esta opción es útil si desea realizar el análisis mientras no va a utilizar el sistema.

Test normal
Marque esta opción para que Norton Disk Doctor realice un análisis general de la superficie del disco.

Test minucioso
Marque esta opción para que Norton Disk Doctor realice un análisis minucioso de la superficie del disco.

Toda el área del disco
Haga clic aquí para diagnosticar todo el disco.

Area del disco usada por archivos
Haga clic aquí para diagnosticar sólo la parte del disco que actualmente contiene archivos.

Mostrar mapa del disco durante el test
Haga clic aquí para mostrar un mapa del uso del disco y las áreas defectuosas durante el diagnóstico.

 Temas relacionados


Opciones de Norton Disk Doctor: ficha Avanzada

Utilice la ficha Avanzada para especificar los análisis de discos que desea que Norton Disk Doctor omita y para especificar cómo desea que Norton Disk Doctor se ejecute en segundo plano (minimizado).

El contenido de esta ficha es el siguiente:

Omitir an. de partición y reg. de arranque
Marque esta opción para omitir el análisis de la partición y del registro de arranque.

Omitir análisis de CMOS
Marque esta opción para omitir el análisis de CMOS.

Sólo un disco duro
Marque esta opción para ignorar las unidades de disco erróneamente indicadas.

Omitir análisis de fecha y hora de los archivos
Marque esta opción para omitir la verificación de la fecha y hora de los archivos.

Omitir análisis de compresión
Marque esta opción para omitir el análisis de compresión en los volúmenes de disco comprimido.

Omitir análisis de unidad host
Marque esta opción para omitir el análisis de la unidad host en los volúmenes comprimidos.

Discos auto-montables
Marque esta opción para que Norton Disk Doctor compruebe frecuentemente si hay volúmenes comprimidos durante el análisis de disquetes.

Empezar después de [número de] minutos de inactividad, y [número de] segundos
Escriba el número de minutos y segundos que desea que el programa en primer plano esté inactivo antes de que Norton Disk Doctor comience a analizar el disco en segundo plano.

Cuando se encuentran errores
Elija lo que desea que Norton Disk Doctor haga cuando encuentre un error mientras funciona en segundo plano. Puede mostrar el informe de resultados del análisis, emitir una alarma sonora, hacer parpadear la barra de tareas, o emitir una alarma sonora y hacer parpadear la barra de tareas al mismo tiempo.

 Temas relacionados